Quintiq file version 2.0
#parent: PanelChkboxSelectedUnit/CheckboxIsSelectedUnits
Response OnChanged () id:Response_PanelChkboxSelectedUnit_CheckboxIsSelectedUnits_OnChanged
{
  #keys: '[136682.0.1870151648]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Show hide warning
      Form.HandleOnChangeCheckBoxIsSelectedUnit();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
