Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerWebUI
OrphanComponent FormDefaultCapacities
{
  #keys: '[139394.1.60883978]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'WebForm'
  Children:
  [
    #child: PanelContent
    #child: PanelActions
  ]
  Properties:
  [
    Image: 'DOCUMENT_SIZE'
    MinimumColumns: 50
    Title: 'Default Capacities'
    UseExistingInstance: true
  ]
}
