Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderMacroPlan
Response OnDataChanged () id:Response_FormSupplyChainOverview_DataHolderMacroPlan_OnDataChanged
{
  #keys: '[136682.0.1966969444]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      //Refresh form
      Form.Refresh();
    *]
  }
}
