Quintiq file version 2.0
#parent: PanelSCV/DataHolderDisplayPISPIP
Response OnDataChanged () id:Response_PanelSCV_DataHolderDisplayPISPIP_OnDataChanged
{
  #keys: '[138546.0.774467343]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebComponent_OnDataChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Update SCV tree
      Form.GenerateTree();
      // Also default default selected pisp to the focused/root pisp
      DataHolderSelectedPISPs.Data().Flush();
      if ( not isnull( this.Data() ) )
      {
        DataHolderSelectedPISPs.Data().Add( this.Data().ProductInStockingPoint_MP() );
      }
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
