Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method OnOK () id:Method_DialogWholeShiftSystem_OnOK
{
  #keys: '[413988.0.1261831139]'
  Body:
  [*
    Form.ApplyChanges();
    
    WholeShift.PostProcessing2( MacroPlan );
    
    Form.Close();
  *]
}
