Quintiq file version 2.0
Component GaugeKPITransitionDurationPercentage
{
  #keys: '[148902.0.758825596]'
  BaseType: 'WebGauge'
  Children:
  [
    Component DataExtractorKPITransitionDurationPercentage
    {
      #keys: '[148902.0.758825597]'
      BaseType: 'WebDataExtractor'
      Properties:
      [
        Source: 'MacroPlan'
        Taborder: 0
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    BackgroundColor: '$80C784'
    DataPath: 'object.GetKPITransitionDurationPercentage()'
    HighThresholdColor: '$F05350'
    Max: 'Number::MaxNumber()'
    MediumThresholdColor: '$FFB74D'
    Min: '0'
    Precision: '1'
    Taborder: 1
    Title: '"Transition Duration"'
    Units: '"%"'
  ]
}
