Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method btnOK_OnClicked () id:Method_LibDEF_DialogEditEventCleanupDaemon_btnOK_OnClicked
{
  #keys: '[143398.0.685637468]'
  Body:
  [*
    LibDEF_DataBroker.EditDaemonProperties( lblName.Text(),
                                            cbEnableDaemon.Checked(),
                                            dsDaemonFrequency.Duration(),
                                            dtsDaemonStartTime.DateTime() );
  *]
}
