Quintiq file version 2.0
#parent: SelectionStockingPoint
Response OnSelectionChanged () id:Response_SelectionStockingPoint_OnSelectionChanged_882
{
  #keys: '[124808.2.602934505]'
  Body:
  [*
    // Set UoM labels
    Dialog.SetLabels();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnSelectionChanged'
}
