Quintiq file version 2.0
#parent: RadioButtonGroupQuantityDuration
Response OnUserChange () id:Response_DialogCreateEditTransitionType_RadioButtonGroupQuantityDuration_OnUserChange
{
  #keys: '[146302.1.819659807]'
  Body:
  [*
    //Update settings dialog
    Dialog.UpdateCheckboxState();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_RadioButtonGroup_OnUserChange'
}
