Quintiq file version 2.0
#parent: SelectionUnit
Response OnUserSelectionChanged () id:Response_SelectionUnit_OnUserSelectionChanged
{
  #keys: '[146140.2.27861696]'
  Body:
  [*
    // Change the UOM on quantity labels ( min and max )
    Dialog.SetUOMForLabels();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnUserSelectionChanged'
}
