Quintiq file version 2.0
#parent: TabPageCapacity/RadioButtonGroupIsUsingOutputForCapacity
Response OnUserChange () id:Response_TabPageCapacity_RadioButtonGroupIsUsingOutputForCapacity_OnUserChange
{
  #keys: '[158498.0.99075563]'
  Body:
  [*
    // Update tooltip
    Dialog.SetTooltip();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_RadioButtonGroup_OnUserChange'
}
