Quintiq file version 2.0
#parent: TabPageLotSize/CheckBoxMaximumQuantity
Response OnChange () id:Response_TabPageLotSize_CheckBoxMaximumQuantity_OnChange
{
  #keys: '[108486.0.2029839301]'
  Body:
  [*
    // Enable disable component
    Dialog.SetUI();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
