Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetLabels () id:Method_DialogEditGlobalParameter_SetLabels
{
  #keys: '[124808.2.518113198]'
  Body:
  [*
    // Set labels
    defaulcurrency := MacroPlan.BaseCurrency();
    defaultuom := MacroPlan.DefaultUnitOfMeasure();
    LabelAbsoluteCostForInventoryHolding.Text( Translations::MP_Designer_DialogEditGlobalParameterLabelAnnualCost( guard( defaulcurrency.Name(),""),
                                                                                                                   guard( defaultuom.Name(),"") ) );
    
    LabelMinimumSalesDemandQuantityThreshold.Text( Translations::MP_Designer_DialogEditGlobalParameter_SetLabelMinimumSalesDemandQuantityThreshold( guard( defaultuom.Name(), "") ) );
  *]
}
