Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[124808.0.1249741569]'
  Body:
  [*
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return RoutingConfiguratorView::ValidateInput( feedback,
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorGridPointDistance.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorRoutingStepMinimumWidth.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorRoutingStepMinimumHeight.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorOperationWidth.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorOperationHeight.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorOperationInputOutputGroupWidth.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorOperationInputOutputGroupHeight.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorPISPWidth.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorPISPHeight.Text() ),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorEdgeThickness.Text() ),
                                                   EditorFontName.Text(),
                                                   ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorFontSize.Text() ) );
  *]
}
