Quintiq file version 2.0
#parent: CheckBoxFilterStockingPoint
Response OnChange () id:Response_FormLanes_CheckBoxFilterStockingPoint_OnChange
{
  #keys: '[127710.1.1041556125]'
  Body:
  [*
    // Set filter
    Form.SetFilters();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
