Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[11766.0.354829575]'
  Body:
  [*
    // Apply Changes
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    feedback := Translations::MP_Strategy_ValidateInput_HasAtLeastOneActiveGoal();
    
    return not isnull( Dialog.Data() )  //the only time Dialog.Data null check is required is when this dlg is opened for view initialization. 
           and DataHolderActiveKPIs.Data().Size() > 0
           and Dialog.ValidateInput( feedback );
  *]
}
