Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanel247/CheckBoxMetaOptimizerLastLevelHasOverride
Response OnChange () id:Response_GroupPanel247_CheckBoxMetaOptimizerLastLevelHasOverride_OnChange
{
  #keys: '[144978.3.992263896]'
  Body:
  [*
    // enable disable component
    Dialog.EnableDisableChildComponents();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
