Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanel247/CheckBoxUseMetaOptimizer
Response OnChange () id:Response_GroupPanel247_CheckBoxUseMetaOptimizer_OnChange
{
  #keys: '[144978.3.992263334]'
  Body:
  [*
    // enable disable component
    Dialog.EnableDisableChildComponents();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
