Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/GUITimer
Response OnTimer () id:Response_Toolbar_GUITimer_OnTimer
{
  #keys: '[132252.0.7638439]'
  Body:
  [*
    // Update refresh button enabled-ness
    // Timer needed because not possible to create binding on change of quantor over attributevalues
    
    feedback := "Refresh the messages";
    ButtonRefresh.Enabled( SCK_Manager::CanUpdate( DataHolderSanityManagersLocal.Data(), feedback ) );
    ButtonRefresh.SetProperty( "Tooltip", feedback );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUITimer_OnTimer'
}
