Quintiq file version 2.0
#parent: SelectionStockingPoint
Response OnSelectionChanged () id:Response_SelectionStockingPoint_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[124808.0.1732030123]'
  Body:
  [*
    // Change UOM labels
    Dialog.SetLabels();
    Dialog.EnableDisableManufactureDate();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnSelectionChanged'
}
