Quintiq file version 2.0
#parent: SelectionUnitOfMeasurement
Response OnSelectionChanged () id:Response_SelectionUnitOfMeasurement_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[124808.2.592886320]'
  Body:
  [*
    // Show the UOM Warning message
    Dialog.SetUI();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnSelectionChanged'
}
