Quintiq file version 2.0
#parent: mbMainMenu/MenuRunTest
Response OnClick () id:Response_mbMainMenu_MenuRunTest_OnClick
{
  #keys: '[138586.1.488237210]'
  Body:
  [*
    LibOpt_BT_BenchmarkTrackingDataset.Test();
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_Menu_OnClick'
}
