Quintiq file version 2.0
#parent: PanelCurrentDate/CheckboxCurrentDateAutomatic
Response OnUserChanged () id:Response_PanelCurrentDate_CheckboxCurrentDateAutomatic_OnUserChanged
{
  #keys: '[157912.0.894962382]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Set enable/disable component 
      Form.EnableDisableComponent( false );
      
      // Update workflow settings
      Form.Update();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
