Quintiq file version 2.0
#parent: PanelHeader_144/durStartTimeOfDay
Response OnChanged () id:Response_PanelHeader_144_durStartTimeOfDay_OnChanged
{
  #keys: '[415136.0.647401492]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDateTimeFieldBase_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // If not AllDay, adjust the EndTimeOfDay accordingly.
      // When EndTimeOfDay is not changed, UpdateDuration must be done from here.
      //updateDuration := true;
      //
      //if( not ckbIsAllDay.Checked() )
      //{
      //  delta := this.Duration() - dhStartTimeOfDay.Data();
      //  
      //  if( delta <> Duration::Zero() )
      //  {
      //    endTimeOfDay := durEndTimeOfDay.Duration() + delta;
      //
      //    // Also adjust dsEndDate if necessary.    
      //    dsEndDate.Date( dsEndDate.Date() + endTimeOfDay.Days() );
      //    durEndTimeOfDay.Duration( endTimeOfDay - Duration::Days( endTimeOfDay.Days() ) );
      //  
      //    // Update the 'memory' for later delta-calculation, and/or setting the time back when AllDay is turned off.
      //    dhStartTimeOfDay.Data( this.Duration() );
      //    
      //    updateDuration := false;
      //  }
      //}
      //
      //if( updateDuration )
      //{
      //  Form.UpdateDuration();
      //}
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
