Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[108486.1.1171930324]'
  Body:
  [*
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return Fulfillment::ValidateInput( feedback,
                                       sanitycheckfeedback,
                                       ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorQuantity.Text() ),
                                       Dialog.Data().Supply_MP(),
                                       Dialog.Data().WrappedInstance() );
  *]
  UserRequiresReadWrite: true
}
