Quintiq file version 2.0
#parent: ListUnitOfMeasurement
Response OnDrop (
  structured[Unit] information,
  UnitOfMeasure_MP target
) id:Response_ListUnitOfMeasurement_OnDrop
{
  #keys: '[11518.0.214704874]'
  Body:
  [*
    // Assign uom to units
    target.AssignToUnits( information )
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDrop'
  UserRequiresReadWrite: true
}
