Quintiq file version 2.0
#parent: ListSupply_MP
Response OnClick (
  structured[SupplyBase] selection
) id:Response_ListSupply_MP_MenuReset_OnClick
{
  #keys: '[112884.1.1400032570]'
  Body:
  [*
    // Reset supplies
    SupplyBase::Reset( selection, true, true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListSupply_MP/Responsedef_ListSupply_MP_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuReset'
}
