Quintiq file version 2.0
#parent: ToolbarMain/ValueHolderScenarioMPSize
Response OnValueChanged () id:Response_ToolbarMain_ValueHolderScenarioMPSize_OnValueChanged
{
  #keys: '[132448.0.331223571]'
  Body:
  [*
    // Update MDSEditor dataholder
    DataHolderObjectInfo.Data( ExternalMDSEditor::Editor().ObjectInfos() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_ValueHolder_OnValueChanged'
}
