Quintiq file version 2.0
#parent: ToolbarMain/ValueHolderSizing
Response OnValueChanged () id:Response_ToolbarMain_ValueHolderSizing_OnValueChanged
{
  #keys: '[127238.1.80069234]'
  Body:
  [*
    //Update forms base on ValueHolderSizing, if false update forms to ready only
    ApplicationLibMacroPlanner.UpdateFormsToReadOnly();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_ValueHolder_OnValueChanged'
}
