Quintiq file version 2.0
#parent: mbMainMenu/MenuMPDomainHandlerTest
Response OnClick () id:Response_mbMainMenu_MenuMPDomainHandlerTest_OnClick
{
  #keys: '[132448.0.86961777]'
  Body:
  [*
    // Test
    MPDomainHandler.Test();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_Menu_OnClick'
}
