Quintiq file version 2.0
#parent: mbMainMenu/MenuUpgradePhysicalStorage
Response OnClick () id:Response_mbMainMenu_MenuUpgradePhysicalStorage_OnClick
{
  #keys: '[11660.0.539422785]'
  Body:
  [*
    // Update physical storage
    message := Translations::MP_Designer_ApplicationMacroPlanner_MenuUpgradePhysicalStorage_MessageBox();
    if( MessageBox::Warning( ApplicationLibMacroPlanner, message, "&OK|&Cancel" ) = 0 )
    {
      ExternalMDSEditor::Editor().UpgradePhysicalTables(true);
    }
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_Menu_OnClick'
}
