Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetLabels () id:Method_DialogCreateEditActualPISPIP_SetLabels
{
  #keys: '[124808.2.624274872]'
  Body:
  [*
    // Set labels
    pisp := guard( DataHolderPISPIP.Data().ProductInStockingPoint_MP(), null( ProductInStockingPoint_MP ) );
    productuom := '';
    
    if( isnull( pisp ) )
    {
      product := SelectionProduct.Data();
      productuom := guard( product.UnitOfMeasureName(), '' );
      pisp := Dialog.UpdatePISP();
    }
    
    uom := guard( pisp.UnitOfMeasureName(), productuom );
    
    LabelActualInventoryLevelEnd.Text( Translations::MP_Designer_DialogCreateEditActualPISPIP_InventoryLevelEndUOM( uom ) );
  *]
}
