Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerTCUI
OrphanComponent DialogCreateEditActualUnitPeriod
{
  #keys: '[113694.1.368315819]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'Dialog'
  Databinding: 'shadow[ActualUnitPeriod]'
  GBLayout
  {
    Type: 'internal[GBLayoutDefinition]'
    Columns:
    [
      GBFlow.Column { grow: 0 id: 12 parent: 0 }
      GBFlow.Column { grow: 0 id: 13 parent: 0 }
      GBFlow.Column { grow: 0 id: 9 parent: 0 }
      GBFlow.Column { grow: 128 id: 16 parent: 0 }
    ]
    Elements:
    [
      GBElement
      {
        Component => LabelUtilizationPercentage
        Position { startcolumn: 13 startrow: 1 endcolumn: 13 endrow: 1 }
      }
      GBElement
      {
        Component => LabelTotalAvailableQuantity
        Position { startcolumn: 13 startrow: 2 endcolumn: 13 endrow: 2 }
      }
      GBElement
      {
        Component => EditorActualUtilizationPercentage
        Position { startcolumn: 9 startrow: 1 endcolumn: 16 endrow: 1 }
      }
      GBElement
      {
        Component => EditorActualTotalAvailableCapacity
        Position { startcolumn: 9 startrow: 2 endcolumn: 16 endrow: 2 }
      }
      GBElement
      {
        Component => LabelTotalAvailableDuration
        Position { startcolumn: 13 startrow: 3 endcolumn: 13 endrow: 3 }
      }
      GBElement
      {
        Component => GUIDurationSelector
        Position { startcolumn: 9 startrow: 3 endcolumn: 9 endrow: 3 }
      }
      GBElement
      {
        Component => EditorDescription
        Position { startcolumn: 9 startrow: 14 endcolumn: 16 endrow: 13 }
      }
      GBElement
      {
        Component => LabelDescription
        Position { startcolumn: 13 startrow: 14 endcolumn: 13 endrow: 14 }
      }
      GBElement
      {
        Component => CheckBoxBatchEditUtilization
        Position { startcolumn: 12 startrow: 1 endcolumn: 12 endrow: 1 }
      }
      GBElement
      {
        Component => CheckBoxBatchEditTotalAvailableQuantity
        Position { startcolumn: 12 startrow: 2 endcolumn: 12 endrow: 2 }
      }
      GBElement
      {
        Component => CheckBoxBatchEditTotalAvailableDuration
        Position { startcolumn: 12 startrow: 3 endcolumn: 12 endrow: 3 }
      }
      GBElement
      {
        Component => CheckBoxBatchEditDescription
        Position { startcolumn: 12 startrow: 14 endcolumn: 12 endrow: 14 }
      }
    ]
    Gaps: [ left: 5 right: 5 top: 5 bottom: 5 inner: 5 ]
    Rows:
    [
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 1 parent: 0 }
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 2 parent: 0 }
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 3 parent: 0 }
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 14 parent: 0 }
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 13 parent: 0 }
    ]
  }
  Children:
  [
    #child: Toolbar
    #child: EditorActualUtilizationPercentage
    #child: EditorActualTotalAvailableCapacity
    Component LabelUtilizationPercentage
    {
      #keys: '[113694.1.368325629]'
      BaseType: 'Label'
      Properties:
      [
        Alignment: 'right'
        FocusControl: 'EditorActualUtilizationPercentage'
        Shortcut: 'Alt+U'
        Text: '&Utilization (%)'
        Transparent: true
      ]
    }
    Component LabelTotalAvailableQuantity
    {
      #keys: '[113694.1.368325776]'
      BaseType: 'Label'
      Properties:
      [
        Alignment: 'right'
        DataBinding: 'Dialog.Data.UnitPeriod.Unit.UnitOfMeasure_MP.Name'
        FocusControl: 'EditorActualTotalAvailableCapacity'
        FormatMask: 'Total available &quantity (S)'
        Text: ''
        Transparent: true
      ]
    }
    Component LabelTotalAvailableDuration
    {
      #keys: '[113694.1.371517152]'
      BaseType: 'Label'
      Properties:
      [
        Alignment: 'right'
        FocusControl: 'GUIDurationSelector'
        Shortcut: 'Alt+D'
        Text: 'Total available &duration'
        Transparent: true
      ]
    }
    Component GUIDurationSelector
    {
      #keys: '[113694.1.371525710]'
      BaseType: 'GUIDurationSelector'
      Properties:
      [
        BackgroundColor: 'Window'
        DataBinding: 'Dialog.Data.ActualTotalAvailableDuration'
        MinDuration: '0:00:00'
      ]
    }
    #child: EditorDescription
    Component LabelDescription
    {
      #keys: '[113694.1.372932748]'
      BaseType: 'Label'
      Properties:
      [
        Alignment: 'right'
        FocusControl: 'EditorDescription'
        Shortcut: 'Alt+E'
        Text: 'D&escription'
        Transparent: true
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditUtilization
    {
      #keys: '[113694.1.404263461]'
      BaseType: 'CheckBox'
      Properties:
      [
        Text: ''
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditTotalAvailableQuantity
    {
      #keys: '[113694.1.404265615]'
      BaseType: 'CheckBox'
      Properties:
      [
        Text: ''
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditTotalAvailableDuration
    {
      #keys: '[113694.1.404265621]'
      BaseType: 'CheckBox'
      Properties:
      [
        Text: ''
      ]
    }
    Component CheckBoxBatchEditDescription
    {
      #keys: '[113694.1.404265630]'
      BaseType: 'CheckBox'
      Properties:
      [
        Text: ''
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    EnterButton: 'btnOk'
    EscapeButton: 'btnCancel'
    Height: 209
    InitialPlacement: 'floating'
    Title: 'Unit period actual'
    Width: 398
    ModeledStringList ChildOrdering
    {
      c: CheckBoxBatchEditUtilization
      c: EditorActualUtilizationPercentage
      c: CheckBoxBatchEditTotalAvailableQuantity
      c: LabelUtilizationPercentage
      c: LabelTotalAvailableQuantity
      c: EditorActualTotalAvailableCapacity
      c: CheckBoxBatchEditTotalAvailableDuration
      c: GUIDurationSelector
      c: CheckBoxBatchEditDescription
      c: LabelTotalAvailableDuration
      c: EditorDescription
      c: LabelDescription
      c: Toolbar
    }
  ]
}
