Quintiq file version 2.0
#parent: GUIDurationSelectorMaxDuration
Response OnInputIdle () id:Response_DialogCreateEditCampaign_MP_GUIDurationSelectorMaxDuration_OnInputIdle
{
  #keys: '[150660.1.1191839469]'
  Body:
  [*
    //Set indicator value and visibility when value is entered
    Dialog.SetIndicatorValue();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIDateTimeSelectorBase_OnInputIdle'
}
