Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetLabels () id:Method_DialogCreateEditOperation_SetLabels
{
  #keys: '[108486.1.1479880579]'
  Body:
  [*
    // Set labels
    
    defaultuom := MacroPlan.DefaultUnitOfMeasure().Name();
    
    uom := guard( SelectionUnit.Data().UnitOfMeasure_MP().Name(), defaultuom );
    
    Dialog.LabelThoughput().Text( Translations::MP_Designer_Throughput( uom ) );
  *]
}
