Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanelLotSize/CheckBoxHasUserMaximumQuantity
Response OnChange () id:Response_GroupPanelLotSize_CheckBoxHasUserMaximumQuantity_OnChange
{
  #keys: '[108486.0.2029839301]'
  Body:
  [*
    // Enable / disable components
    Dialog.EnableDisableComponent( CheckBoxBatchEditHasUserLotSize.Visible() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
