Quintiq file version 2.0
#parent: TabPageGeneral/LabelThoughput
Response OnCreated () id:Response_TabPageGeneral_LabelThoughput_OnCreated
{
  #keys: '[11660.0.428050947]'
  Body:
  [*
    //preset label
    uom := guard( MacroPlan.DefaultUnitOfMeasure().Name(), "");
    
    if( not isnull( SelectionUnit.Data() ) )
    {
      uom := SelectionUnit.Data().UnitOfMeasure_MP().Name();
    }
    this.Text( Translations::MP_Designer_Throughput( uom ) );
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnCreated'
}
