Quintiq file version 2.0
#parent: TabPageLotSize/CheckBoxHasUserLotSize
Response OnChange () id:Response_TabPageLotSize_CheckBoxHasUserLotSize_OnChange
{
  #keys: '[108486.0.2052617628]'
  Body:
  [*
    // Enable / disable components
    
    Dialog.EnableDisableComponent( CheckBoxBatchEditHasUserLotSize.Visible() );
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
