Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetUOMLabel () id:Method_DialogCreateEditOperationInputSet_SetUOMLabel
{
  #keys: '[113694.2.228567728]'
  Body:
  [*
    // Set label uom
    uomname := guard( Dialog.Data().UnitOfMeasure_MP().Name(), '' );
    minlabeltext := Translations::MP_Designer_MinQuantityUOM( uomname);
    lblLabelMinQuantity.Text( minlabeltext );
    maxlabeltext := Translations::MP_Designer_MaxQuantityUOM( uomname );
    lblLabelMaxQuantity.Text( maxlabeltext );
  *]
}
