Quintiq file version 2.0
#parent: StringSelectionTimeUnit
Response OnSelectionChanged () id:Response_StringSelectionTimeUnit_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[113694.2.340441810]'
  Body:
  [*
    // Update labels
    Dialog.UpdateLabels();
    Dialog.UpdatePeriodDurationLabel();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnSelectionChanged'
}
