Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method EnableDisableComponent (
  Boolean isbatchedit
) id:Method_DialogCreateEditStockingPointCapacity_EnableDisableComponent
{
  #keys: '[107528.0.125967431]'
  Body:
  [*
    // Enable disable components
    
    if( isbatchedit )
    {
      SelectionStockingPoint.DisableWithUserFeedback( Translations::MP_Designer_DisableSelectorForBatchEditAndWhenEditFromPeriodList( 'stocking point' ) );
      GUIStartDateTimeSelector.DisableWithUserFeedback( Translations::MP_Designer_DisableSelectorForBatchEditAndWhenEditFromPeriodList( 'start date' ) );
    }
  *]
}
