Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetLabelUoM () id:Method_DialogCreateEditStockingPointCapacity_SetLabelUoM
{
  #keys: '[137118.0.195320080]'
  Body:
  [*
    // Set Label's UOM accordingly.
    
    uom := guard( SelectionStockingPoint.Data().UnitOfMeasure_MP().Name(), '' );
    LabelMaxCapacity.Text( Translations::MP_Designer_MaxQuantityUOM( uom ) );
  *]
}
