Quintiq file version 2.0
#parent: SelectionStockingPoint
Response OnSelectionChanged () id:Response_SelectionStockingPoint_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[137118.0.195326125]'
  Body:
  [*
    // On selection change
    Dialog.SetLabelUoM();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnSelectionChanged'
}
