Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanelCapacity/CheckBoxBatchEditNumberOfUnit
Response OnChange () id:Response_GroupPanelCapacity_CheckBoxBatchEditNumberOfUnit_OnChange
{
  #keys: '[113694.0.1545946684]'
  Body:
  [*
    // Enable / disable components.
    Dialog.EnableDisableComponent( CheckBoxBatchEditShiftPattern.Visible(),
                                   true );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
