Quintiq file version 2.0
#parent: SelectionUnit
Response OnSelectionChanged () id:Response_SelectionUnit_OnSelectionChanged
{
  #keys: '[105706.0.1509584614]'
  Body:
  [*
    // Change the display text of LabelMinCapacity and LabelMaxCapacity.
    Dialog.SetLabeMinCapacityAndLabelMaxCapacity();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUISelectionBase_OnSelectionChanged'
}
