Quintiq file version 2.0
Component GroupPanel
{
  #keys: '[110880.6.1472611352]'
  BaseType: 'GroupPanel'
  GBLayout
  {
    Type: 'internal[GBLayoutDefinition]'
    Columns:
    [
      GBFlow.Column { grow: 0 id: 1 parent: 0 }
      GBFlow.Column { grow: 128 id: 5 parent: 0 }
    ]
    Elements:
    [
      GBElement
      {
        Component => Label20
        Position { startcolumn: 1 startrow: 1 endcolumn: 1 endrow: 1 }
      }
      GBElement
      {
        Component => /EditorNumberOfOptimizerResults
        Position { startcolumn: 5 startrow: 1 endcolumn: 5 endrow: 1 }
      }
      GBElement
      {
        Component => CheckBoxExportLPFile
        Position { startcolumn: 1 startrow: 7 endcolumn: 5 endrow: 7 }
      }
    ]
    Gaps: [ left: 5 right: 5 top: 5 bottom: 5 inner: 5 ]
    Rows:
    [
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 1 parent: 0 }
      GBFlow.Row { grow: 0 id: 7 parent: 0 }
    ]
  }
  Children:
  [
    Component Label20
    {
      #keys: '[110880.6.1472615547]'
      BaseType: 'Label'
      Properties:
      [
        Alignment: 'right'
        FocusControl: 'EditorNumberOfOptimizerResults'
        LayoutGroup: 'Label'
        NumberLines: 1
        Shortcut: 'Alt+N'
        SizePosition: 'lt71 171 55 71'
        Text: '&Number of results to be kept'
      ]
    }
    #child: EditorNumberOfOptimizerResults
    Component CheckBoxExportLPFile
    {
      #keys: '[110880.6.1472660177]'
      BaseType: 'CheckBox'
      Properties:
      [
        DataBinding: 'Dialog.Data.IsLPFileExported'
        Shortcut: 'Alt+X'
        SizePosition: 'lt176 338 110 126'
        Text: 'E&xport optimizer files (.sav, .sol, .prm, .ord)'
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    Text: 'General'
    ModeledStringList ChildOrdering
    {
      c: Label20
      c: EditorNumberOfOptimizerResults
      c: CheckBoxExportLPFile
    }
  ]
}
