Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method UpdateAutoScalingFrequency () id:Method_DialogEditAlgorithm_UpdateAutoScalingFrequency
{
  #keys: '[122872.0.1945333819]'
  Body:
  [*
    // Update the frequency with which the automatic scaling is performed
    frequency := RadioButtonGroupAutoScalingFrequency.BoundValue();
    Dialog.Data().IsForcedAutoScaling( frequency = "Always" );
    Dialog.Data().IsForcedNoAutoScaling( frequency = "Never" );
  *]
}
