Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[11660.0.354466973]'
  Body:
  [*
    // Apply changes
    Dialog.UpdateAutoScalingFrequency();
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return Optimization::ValidateInput( feedback,
                                        ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToNumber( EditorNumberOfOptimizerResults.Text() ));
  *]
}
