Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method HideOptimizerSettings () id:Method_DialogEditGlobalParameter_HideOptimizerSettings
{
  #keys: '[136682.2.547711344]'
  Body:
  [*
    // Hide some optimizer related settings (defined in strategy advanced settings)
    // In case we need the UI in future
    visible := false;
    
    // General tab
    LabelDurationLotsizeHorizon.Visible( visible );
    GUIDurationSelectorLotsizeHorizon.Visible( visible );
    
    // Optimizer tab > General optimizer settings panel
    LabelDefaultNumberOfPeriodsForAverageDemand.Visible( visible );
    EditorDefaultNumberOfPeriodsForAverageDemand.Visible( visible );
    LabelDurationInventoryMixBalancingCheck.Visible( visible );
    GUIDurationSelectorInventoryMixBalancingFilter.Visible( visible );
    
    // Optimizer tab > Smart plan settings panel
    LabelNumberOfPeriodsSmartPlan.Visible( visible );
    EditorNumberOfPeriodsSmartPlan.Visible( visible );
    
    // Optimizer tab > Sliding windows approach panel
    GroupPanel735.Visible( visible );
  *]
}
