Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibMacroPlannerTCUI
OrphanComponent DialogEditGlobalParameter
{
  #keys: '[108486.1.1039357136]'
  Accessibility: 'Extensible'
  BaseType: 'Dialog'
  Databinding: 'shadow[GlobalParameters_MP]'
  GBLayout
  {
    Type: 'internal[GBLayoutDefinition]'
    Columns:
    [
      GBFlow.Column { grow: 128 id: 2 parent: 0 }
    ]
    Elements:
    [
      GBElement
      {
        Component => TabComponent
        Position { startcolumn: 2 startrow: 9 endcolumn: 2 endrow: 9 }
      }
    ]
    Gaps: [ left: 10 right: 10 top: 10 bottom: 10 inner: 5 ]
    Rows:
    [
      GBFlow.Row { grow: 128 id: 9 parent: 0 }
    ]
  }
  Children:
  [
    Component TabComponent
    {
      #keys: '[11660.1.49934904]'
      BaseType: 'TabComponent'
      Children:
      [
        #child: TabPageGeneral
        #child: TabPageDefaultValue
        #child: TabPageKPIs
        #child: TabPageSanityCheck
        #child: TabPageOptimizer
        #child: TabPageCapacity
        #child: TabPageActuals
      ]
      Properties:
      [
        DoubleBuffering: false
        SizePosition: 'ss0 0 25 25'
        ModeledStringList ChildOrdering
        {
          c: TabPageGeneral
          c: TabPageDefaultValue
          c: TabPageSanityCheck
          c: TabPageActuals
          c: TabPageOptimizer
          c: TabPageCapacity
          c: TabPageKPIs
        }
      ]
    }
    #child: Toolbar
  ]
  Properties:
  [
    EnterButton: 'btnOk'
    EscapeButton: 'btnCancel'
    Height: 720
    InitialPlacement: 'floating'
    Title: 'Global parameters'
    Width: 552
    ModeledStringList ChildOrdering
    {
      c: TabComponent
      c: Toolbar
    }
  ]
}
